如意体育app下载

如意体育app下载图标

陈杰-如意体育app下载
 
师资队伍

陈杰副研究员

电子邮件:chen123jie@sjtu.edu.cn
通讯地址:上海市闵行区东川路800号绝缘楼312
个人主页: https://scholar.google.com/citations?hl=zh-CN&user=EfmNAogAAAAJ&view_op

  • 教育背景

    2014-2019,华东师范大学,高分子化学与物理,博士,导师:谢美然教授

    2010-2014,西南大学,化学工程与工艺,学士


  • 工作经历

    2022-至今, 如意体育app下载,如意体育app下载,助理研究员,副研究员

    2019-2022如意体育app下载化学化工学院博士后,协作导师黄兴溢教授


  • 研究方向

    1、聚合物电介质

    2、易位聚合方法

    3、导热聚合物及复合材料

  • 科研项目

    主持国家自然科学基金面上项目(52373012)、青年基金项目(52003153),上海市自然基金(23ZR1427900)、上海市东方英才拔尖项目(ZXDF110027)、上海市启明星(24QA2704300),如意体育app下载"交大2030"C类项目。

    参与国家自然科学基金重大研究计划集成项目、重点项目。

  • 代表性论文专著

    以(共同)第一/通讯作者在Nature(2篇), Nature Reviews Electrical Engineering, Nat Commun, Adv. Mater.等期刊发表论文20余篇。

    Papers:

    1. Yi Li#, Jie Chen#, Shengyao Shi#, Qi Kang , Ju Tang, Xiaoxing Zhang*, Song Xiao*, Xingyi Huang*, Sustainable insulating materials for power systems. Nature Reviews Electrical Engineering, 2026, https://doi.org/10.1038/s44287-025-00254-7. (#Equal Contribution)

    2. Zhantao Pei, Meng He, Wutong Zhao, Caiyi Yang, Bin Chai, Pingkai Jiang, Jie Chen*, Xingyi Huang*, Photo‐Induced Dipole Engineering for Enhanced Dielectric Polarization in High‐Temperature Capacitive Energy Storage Polymers, Advanced Functional Materials, 2025, e16451.

    3. Jie Chen*, Chao Wu, Jingyu Deng, Ying Zhou, Fei Liu, Kunming Shi, Pingkai Jiang, Xingyi Huang*, Linear Dielectric Polymers with Ferroelectric-like Crystals for High-Temperature Capacitive Energy Storage, Advanced Materials, 2025, 37, 2417072.

    4. Jie Chen#, Zhantao Pei#, Bin Chai, Pingkai Jiang, Lin Ma, Lei Zhu, Xingyi Huang*, Engineering the Dielectric Constants of Polymers: From Molecular to Mesoscopic Scales, Advanced Materials, 2024, 36, 2308670.

    5. Jie Chen, Zhantao Pei, Yijie Liu, Kunming Shi, Yingke Zhu, Zhicheng Zhang, Pingkai Jiang, Xingyi Huang*, Aromatic-Free Polymers Based All-Organic Dielectrics with Breakdown Self-Healing for High-Temperature Capacitive Energy Storage, Advanced Materials, 2023, 35, 2306562.

    6. Zhantao Pei, Yijie Liu, Wutong Zhao, Caiyi Yang, Shengtao Li, Pingkai Jiang, Jie Chen* and Xingyi Huang*, Wide Bandgap Heterostructured Dielectric Polymers by Rapid Photo-crosslinking for High-Temperature Capacitive Energy Storage, Advanced Functional Materials, 2024, 34, 2303460.

    7. Jie Chen, Xingyi Huang*, Dielectric polymers for emerging energy applications, Science Bulletin, 2023, 68, 1478-1483.

    8. Jie Chen#, Yao Zhou#, Xingyi Huang#*, Chunyang Yu, Donglin Han, Ao Wang, Yingke Zhu, Kunming Shi, Qi Kang, Pengli Li, Pingkai Jiang, Xiaoshi Qian, Hua Bao, Shengtao Li, Guangning Wu, Xinyuan Zhu, Qing Wang*. Ladderphane copolymers for high-temperature capacitive energy storage, Nature, 2023, 615, 62-66(#Equal Contribution)

    9. Jie Chen, Zhonghui Shen, Qi Kang, Xiaoshi Qian, Shengtao Li, Pingkai Jiang, Xingyi Huang*, Chemical adsorption on 2D dielectric nanosheets for matrix free nanocomposites with ultrahigh electrical energy storage, Science Bulletin, 2022, 67, 609-618.

    10. Xiaoshi Qian#*, Donglin Han#, Lirong Zheng#, Jie Chen#, Madhusudan Tyagi, Qiang Li, Feihong Du, Shanyu Zheng, Xingyi Huang*, Shihai Zhang, Junye Shi, Houbing Huang*, Xiaoming Shi, Jiangping Chen, Hancheng Qin, Jerzy Bernholc, Xin Chen, Long-Qing Chen, Liang Hong*, Q. M. Zhang. High-entropy polymer produces a giant electrocaloric effect at low fields. Nature, 2021, 600, 664–669. (#Equal Contribution)

    11. Jie Chen, Hongfei Li, Hengchen Zhang, Xiaojuan Liao, Huijing Han, Lidong Zhang, RuyiSun*, Meiran Xie*. Blocking-cyclization technique for precise synthesis of cyclic polymers with regulated topology, Nature Communications, 2018, 9, 5310.

    12. Jie Chen, Yuxin Wang, Hongfei Li, Huijing Han, Xiaojuan Liao, Ruyi Sun, Xingyi Huang*, Meiran Xie*. Rational Design and Modification of High-k Bis(double-stranded) Block Copolymer for High Electrical Energy Storage Capability, Chemistry of Materials, 2018, 30, 1102-1112.

    13. Jie Chen, Ruyi Sun, Xiaojuan Liao, Huijing Han, Yawei Li*, Meiran Xie*. Tandem Metathesis Polymerization-Induced Self-Assembly to Nanostructured Block Copolymer and the Controlled Triazolinedione Modification for Enhancing Dielectric Properties, Macromolecules, 2018, 51, 10202-10213.

    Book chapters: 

    1. Jie Chen, Pingkai Jiang, Xingyi Huang. High Dielectric Constant (High k) Polymer Composites, Encyclopedia of Polymer Science and Technology, 2021, 1-44



  • 学术兼职

    《科学通报》& Science Bulletin 青年编委

  • 荣誉奖励

    2025年研究成果入选第五届如意体育app下载十大科技进展

    2025年如意体育app下载青年岗位能手

    2024年上海科技青年35人引领计划

    2024年上海市青年科技启明星A类

    2023年上海市东方英才

    2023年入选如意体育app下载“交大2030”计划

    2023年如意体育app下载科研成果奖

    2019年上海市“超级博士后”激励计划

地址:上海市东川路800号 200240
电话:021-54742893
E-mail:sjtuscce@sjtu.edu.cn

化学生物协同物质创制全国重点实验室 变革性分子前沿科学中心 基础化学实验中心 DNA存储研究中心 测试中心 教师信息维护平台 我的数字交大 科研信息服务系统 智慧党建 工程管理硕士 专家评审专栏 会议室共享预约系统

全重实验室
官方微信

如意体育app下载
官方微信

Copyright 2020 沪交ICP备2010917 如意体育app下载
友情链接:如意体育  U体育